EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-5 Archiv

Stand/Datum des Downloads:

13.03.2024

Anlage 5 zum BAT-KF
Bereitschaftsdienstentgelt

I. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF[1] Anwendung findet

Entgeltgruppe

Stundenvergütung

15 Ü

27,00 €

15

23,70 €

14

21,80 €

13

20,80 €

12

19,75 €

11

18,00 €

10

16,60 €

9

15,65 €

8

14,90 €

7

14,30 €

6

13,65 €

5

13,10 €

4

12,50 €

3

12,00 €

2Ü

11,50 €

2

11,20 €

1

9,10 €

II. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF[2] Anwendung findet

Entgeltgruppe

Stundenvergütung

12a

21,40 €

11b

20,00 €

11a

18,90 €

10a

17,70 €

9d

17,05 €

9c

16,45 €

9b

15,70 €

9a

15,45 €

8a

14,75 €

Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a

7a

14,15 €

Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a

4a

13,10 €

3a

12,15 €

[1]

Nr. 1100-1

[2]

Nr. 1100-2