EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4a

Stand/Datum des Downloads:

07.07.2025

Anlage 4a zum BAT-KF[1]

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

6.955,18

7.685,88

8.378,11

8.839,65

8.947,29

15

5.669,12

6.039,84

6.453,36

7.017,89

7.598,61

7.980,65

14

5.153,96

5.489,64

5.928,03

6.414,51

6.956,78

7.346,09

13

4.767,62

5.135,53

5.554,35

6.009,06

6.544,14

6.834,50

12

4.295,43

4.718,78

5.213,52

5.762,47

6.406,61

6.712,24

11

4.153,35

4.542,72

4.908,59

5.305,54

5.848,79

6.154,45

10

4.012,19

4.317,28

4.664,10

5.040,24

5.459,10

5.596,64

9

3.676,89

3.929,00

4.089,07

4.562,79

4.843,49

5.168,65

8

3.391,44

3.596,59

3.738,68

3.883,66

4.040,37

4.115,73

7

3.205,23

3.441,58

3.582,38

3.724,47

3.860,94

3.935,06

6

3.152,04

3.346,55

3.482,94

3.617,92

3.750,49

3.819,26

5

3.038,99

3.227,67

3.355,11

3.490,06

3.615,47

3.680,28

4

2.912,62

3.103,55

3.263,75

3.363,48

3.463,20

3.521,60

3

2.872,69

3.078,02

3.127,99

3.242,21

3.327,92

3.406,43

2Ü

2.711,60

2.945,82

3.031,62

3.146,03

3.224,63

3.283,31

2

2.692,16

2.894,28

2.944,67

3.016,58

3.174,63

3.339,97

1b

2.866,24

2.941,84

2.984,07

3.048,10

3.137,76

3.240,21

1a

2.689,22

2.701,59

2.713,25

2.743,60

2.780,02

2.817,59

1

–

2.499,58

2.536,71

2.577,55

2.614,69

2.688,96

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig ab 1. Mai 2026

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

7.149,93

7.901,08

8.612,70

9.087,16

9.197,81

15

5.827,86

6.208,96

6.634,05

7.214,39

7.811,37

8.204,11

14

5.298,27

5.643,35

6.094,01

6.594,12

7.151,57

7.551,78

13

4.901,11

5.279,32

5.709,87

6.177,31

6.727,38

7.025,87

12

4.415,70

4.850,91

5.359,50

5.923,82

6.586,00

6.900,18

11

4.269,64

4.669,92

5.046,03

5.454,10

6.012,56

6.326,77

10

4.124,53

4.438,16

4.794,69

5.181,37

5.611,95

5.753,35

9

3.779,84

4.039,01

4.203,56

4.690,55

4.979,11

5.313,37

8

3.486,40

3.697,29

3.843,36

3.992,40

4.153,50

4.230,97

7

3.294,98

3.537,94

3.682,69

3.828,76

3.969,05

4.045,24

6

3.240,30

3.440,25

3.580,46

3.719,22

3.855,50

3.926,20

5

3.124,08

3.318,04

3.449,05

3.587,78

3.716,70

3.783,33

4

2.994,17

3.190,45

3.355,14

3.457,66

3.560,17

3.620,20

3

2.953,13

3.164,20

3.215,57

3.332,99

3.421,10

3.501,81

2Ü

2.787,52

3.028,30

3.116,51

3.234,12

3.314,92

3.375,24

2

2.767,54

2.975,32

3.027,12

3.101,04

3.263,52

3.433,49

1b

2.946,49

3.024,21

3.067,62

3.133,45

3.225,62

3.330,94

1a

2.764,52

2.777,23

2.789,22

2.820,42

2.857,86

2.896,48

1

–

2.569,57

2.607,74

2.649,72

2.687,90

2.764,25

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

[1]

Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023; Anlage 4a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.